\subsection{Installation des Passwort-Dienstes in einem abweichenden Pfad}

Soll der Passwort-Dienst in einem anderen Verzeichnis als der
Installationsvorgabe installiert werden, so kann dieser nachträglich
in ein anderes Verzeichnis kopiert werden. Zunächst sollte der Dienst
gestoppt und dann entfernt werden. Dazu können in der
Windows-Eingabeaufforderung die folgenden Kommandos eingegeben werden:

\begin{ucsConsoleInput}
C:\Windows\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -stop
C:\Windows\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -remove
\end{ucsConsoleInput}

Anschließend kann das UCS-AD-Connector Verzeichnis verschoben werden und der Dienst neu initialisiert werden.

\begin{ucsConsoleInput}
C:\AD\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -install
C:\AD\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -start
\end{ucsConsoleInput}

\subsection{Installing the password service in a different path}

If the password service should be installed in a different directory
from the installation default, it can be copied into different directory
subsequently. Firstly the service should be stopped and then
removed. This can be done by entering the following commands in the
Windows prompt:

\begin{ucsConsoleInput}
C:\Windows\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -stop
C:\Windows\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -remove
\end{ucsConsoleInput}

The UCS-AD-Connector directory can then be moved and the service
reinstalled.

\begin{ucsConsoleInput}
C:\AD\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -install
C:\AD\UCS-AD-Connector\ucs-ad-connector.exe -start
\end{ucsConsoleInput}

