  \item[\ucsBCindex{nagios/client/autostart}]~\\
    Werden Änderungen an der Nagios-Konfiguration im LDAP-Verzeichnis vorgenommen, wird der Nagios-NRPE-Server
    automatisch neu gestartet. Um den automatischen Neustart zu verhindern, kann die
    \ucsUCR{"=Variable} auf \emph{no} gesetzt werden. Die Standardeinstellung
    lautet \emph{yes}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/client/allowedhosts}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} beschränkt den Kreis der Rechner, die auf den gestarteten NRPE-Dienst
    zugreifen dürfen. Die Angabe der erlaubten Rechner erfolgt über ihren FQDN oder ihre
    IP-Adresse. Ist diese \ucsUCR{"=Variable} nicht gesetzt, wird automatisch der FQDN des
    UCS"=Domaincontroller Master eingetragen. In der Standardeinstellung ist diese \ucsUCR{"=Variable} nicht
    gesetzt.\\
    \ucsExample{nagios/client/allowedhosts=127.0.0.1,someserver.somedomain.intra,10.200.18.30}

  \item[\ucsBCindex{nagios/client/checkraid}]~\\
    Um eine regelmäßige Überprüfung des Zustandes des lokalen Festplatten-RAID-Systems
    durchzuführen, muss diese \ucsUCR{"=Variable} auf \emph{yes} gesetzt werden. Ein Wert von
    \emph{no} deaktiviert die Überprüfung. Die Standardeinstellung lautet \emph{no}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/client/autoregister}]~\\
    Während der Installation von \emph{univention-nagios-client} bzw. beim manuellen Ausführen des im Paket
    enthaltenen Join-Skripts wird für den Client die Überwachung für Standard-Dienste eingerichtet. Um die
    Einrichtung zu unterbinden, kann vor der Installation des Pakets die
    \ucsUCR{"=Variable} auf \emph{no} gesetzt werden.
    In der Standardeinstellung ist diese \ucsUCR{"=Variable} nicht gesetzt.

  \item[\ucsBCindex{nagios/common/defaultservices/autocreate}]~\\
    Mit der Installation von \ucsName{univention"=nagios"=server} oder \ucsName{univention"=nagios"=client}
    werden über ein Joinskript automatisch die Abschnitt~\ref{Nagios:Dienst} genannten
    Standard"=Nagios"=Dienst"=Objekte angelegt. Um dies zu verhindern, kann vor der Installation
    diese \ucsUCR{"=Variable} auf den Wert \emph{no} gesetzt werden.
