
Nach der Installation ist standardmäßig der Virenscanner ClamAV
aktiv. Wenn statt oder neben ClamAV ein anderer Virenscanner
eingesetzt werden soll, ist die \ucsUCRV{mail/antivir/scanner}
entsprechend zu setzen. Mehrere Virenscanner werden durch
Leerzeichen getrennt. Beispiel:

\begin{ucsConsoleInput}
univention-config-registry set mail/antivir/scanner="clamav sweep"
\end{ucsConsoleInput}

