\subsubsection{Vorgabewerte}
Im Objekt \emph{default} können einige Vorgabewerte gespeichert werden.

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Allgemein'}
\ucsTabentry{Name (*)}
Der Name des Objekts. Er ist vom Programm vorgegeben, kann nicht
geändert werden und deswegen ausgegraut.
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Primäre Gruppen'}
\label{settings:default_prim_group}
Auf dieser Karteikarte können Vorgabewerte für die primäre
Gruppe verschiedener Objekttypen eingestellt werden.

\ucsTabentry{Standard Primärgruppe}
Ein Vorgabewert für die primäre Gruppe von Benutzern, die beim Hinzufügen eines
Benutzer-Objekts als primäre Gruppe des Benutzers voreingetragen
werden soll. Standardmäßig ist die Gruppe \emph{Domain Users}
voreingestellt.

\ucsTabentry{Standard Rechnergruppe}
Der Vorgabewert für die primäre Gruppe für Windows-Rechner, die beim
Hinzufügen eines Windows-Rechners auf der Karteikarte \ucsMenuEntry{Rechner-Konto} in der
Auswahlliste \ucsMenuEntry{Primäre Gruppe} vorausgewählt werden soll. Standardmäßig ist die Gruppe
\emph{Windows Hosts} voreingestellt.

\ucsTabentry{Primäre Gruppe für DC Master- und DC Backup-Rechner}
Der Vorgabewert für die primäre Gruppe für Rechner vom Typ
Domänencontroller Master und Domänencontroller Backup. Standardmäßig
ist die Gruppe \emph{DC Backup Hosts} voreingestellt.

\ucsTabentry{Primäre Gruppe für DC Slave-Rechner}
Der Vorgabewert für die primäre Gruppe für Rechner vom Typ
Domänencontroller Slave. Standardmäßig ist die Gruppe
\emph{DC Slave Hosts} voreingestellt.

\ucsTabentry{Primäre Gruppe für Member-Server}
Der Vorgabewert für die primäre Gruppe für Rechner vom Typ
Member-Server. Standardmäßig ist die Gruppe
\emph{Computers} voreingestellt.

\ucsTabentry{Primäre Gruppe für Clients}
Der Vorgabewert für die primäre Gruppe für Rechner vom Typ
Client. Standardmäßig ist die Gruppe \emph{Computers} voreingestellt.
\end{ucsTabbox}



\subsubsection{Default values}
Certain default values can be set in the \emph{default} object.

\begin{ucsTabbox}{'General' tab}
\ucsTabentry{Name (*)}
The name of the object. The name is fixed and cannot be changed so the
box is shown in grey.
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Primary groups' tab}
\label{settings:default_prim_group}
Default values for the primary groups of different object types can be
set on this tab.

\ucsTabentry{'Default Primary Group' tab}
A default value for the primary group of users, which should be
entered in advance when adding a user object as the primary group of
the user. As standard this is the \emph{Domain Users} groups.

\ucsTabentry{'Default Computer Group' tab}
The default value for the primary group for Windows computers, which
should be selected in advance in the \ucsMenuEntry{Machine account group}
selection list on the \ucsMenuEntry{Machine account} tab when adding a
Windows computer. As standard this is the \emph{Windows Hosts} group.

\ucsTabentry{'Default DC Master \& Backup Server Group' tab}
The default value for the primary group for domain controller master
and domain controller backup computers. As standard this is the
\emph{DC Backup Hosts} group.

\ucsTabentry{'Default DC Slave Computer Group' tab}
The default value for the primary group for domain controller slave
computers. As standard this is the \emph{DC Slave Hosts} group.

\ucsTabentry{'Default Member Server Group' tab}
The default value for the primary group for member server
computers. As standard this is the \emph{Computers} group.

\ucsTabentry{'Default Client Computer Group' tab}
The default value for the primary group for client computers. As
standard this is the \emph{Computers} group.
\end{ucsTabbox}
