\subsubsection{Verbotene Benutzernamen}
Durch Hinzufügen eines \ucsName{Einstellungen: Verbotene Benutzernamen}-Objekts kann eine Liste von
Benutzernamen definiert werden, die mit \ucsUDM{} nicht hinzugefügt werden
dürfen. 
Dadurch kann z.B. verhindert werden, dass bereits in einer lokalen
passwd-Datei vorkommende Benutzernamen verwendet werden.
Bei der Migration einer Windows-Domäne werden Benutzerkonten
mit verbotenen Benutzernamen nicht übernommen.

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Allgemein'}
\ucsTabentry{Name (*)}
Der Name des Objekts, das Benutzernamen verbietet.

\ucsTabentry{Verbotener Benutzername}
Eine Liste von Benutzernamen, deren Verwendung in \ucsUDM{} ausgeschlossen
werden soll.
\end{ucsTabbox}


\subsubsection{Prohibited user names}
By adding a \ucsName{Settings: Prohibited user names} object, a list of usernames
can be defined, which may not be added by \ucsUDM{}.
Thus the use of usernames can be prevented which, for
example, already exist in a local password file. When migrating a
Windows domain, user accounts with forbidden usernames are not
migrated.

\begin{ucsTabbox}{'General' tab}
\ucsTabentry{Name (*)}
The name of the object which prohibits usernames.

\ucsTabentry{Prohibited user name}
A list of usernames, the use of which in \ucsUDM{}
is to be excluded.
\end{ucsTabbox}


