\begin{ucsTabbox}{Karteikarte '[DNS Aktualisierung]'}
Auf dieser Karteikarte können Einstellungen zur dynamischen
DNS"=Aktualisierung vorgenommen werden. Diese können aus technischen
Gründen bislang noch nicht gegen einen UCS-basierten DNS-Dienst
durchgeführt werden, sondern nur gegen externe Server.

\ucsTabentry{DDNS Rechnername}{
Standardmäßig verwendet der DHCP"=Service den Rechnernamen, der vom Client geliefert wird, für
DDNS"=Aktualisierungen. Wird in dieses Eingabefeld eine Zeichenkette eingetragen, wird diese anstelle des
gelieferten Rechnernamens verwendet.}

\ucsTabentry{DDNS Domänenname}{
Der hier eingetragene Domänenname wird verwendet, um zusammen mit dem Rechnernamen des Clients einen FQDN zu bilden.
}

\ucsTabentry{DDNS Reverse Domänenname}{
Der hier eingetragene Domänenname wird an die umdrehte IP"=Adresse angehängt, um einen Namen für einen Pointer
Record (PTR Record) zu bilden. Wird kein Domänenname eingetragen, wird der Standardwert \emph{in-addr.arpa.}
verwendet.}

\ucsTabentry{DDNS Aktualisierungen}{
Wird diese Einstellung auf \ucsMenuEntry{on} gesetzt, versucht der DHCP"=Service eine DNS"=Aktualisierung,
wenn ein Lease bestätigt wurde. Wurde \ucsMenuEntry{off} ausgewählt, wird die Aktualisierung nicht
durchgeführt. Die Standardeinstellung lautet \ucsMenuEntry{on}.}

\ucsTabentry{DDNS Update Stil}{
  Es stehen derzeit zwei DNS"=Update"=Schemata zur Verfügung: der ad-hoc DNS update mode
  (\ucsMenuEntry{ad"=hoc}) sowie der interim DHCP-DNS interaction draft update mode (\ucsMenuEntry{interim}). 
  Der Modus \ucsMenuEntry{ad"=hoc} ist mittlerweile veraltet und sollte nicht mehr genutzt werden.

  \ucsNote{Diese Einstellung wird einmalig beim Einlesen der Konfiguration durch den DHCP"=Service
    ausgewertet. Es kann somit nicht für jeden Client individuell der Update"=Stil vorgegegeben werden.}}

\ucsTabentry{DDNS Forward Update durchführen}{
  Wird der Wert \ucsMenuEntry{True} ausgewählt, aktualisiert der DHCP"=Service den DNS"=Rechnereintrag
  (A~Record), wenn ein DHCP"=Client ein Lease anfordert oder erneuert. Bei der Einstellung
  \ucsMenuEntry{false} findet keine Aktualisierung statt. Diese Angabe findet nur Anwendung, wenn
  DNS"=Updates aktiviert und der \ucsMenuEntry{DDNS Update Stil} auf \ucsMenuEntry{interim} gesetzt wurde. In
  der Standardeinstellung werden DDNS Forward Updates durchgeführt.}

\ucsTabentry{Aktualisierung statischer Leases}{
  Wird der Wert \ucsMenuEntry{True} ausgewählt, führt der DHCP"=Service DNS"=Updates für DHCP"=Clients durch,
  auch wenn diese eine statische IP"=Adresse zugeordnet bekommen. Bei der Einstellung
  \ucsMenuEntry{false} findet keine Aktualisierung statt. Diese Angabe findet nur Anwendung, wenn
  DNS"=Updates aktiviert und der \ucsMenuEntry{DDNS Update Stil} auf \ucsMenuEntry{interim} gesetzt wurde.}

\ucsTabentry{Client Aktualisierungen}{
  Wird der Wert \ucsMenuEntry{Allow} ausgewählt, beachtet der DHCP"=Service die Absicht des DHCP"=Clients,
  seinen eigenen DNS"=Rechnereintrag (A~Record) selbst zu aktualisieren. Diese Angabe findet nur Anwendung, wenn
  DNS"=Updates aktiviert und der \ucsMenuEntry{DDNS Update Stil} auf \ucsMenuEntry{interim} gesetzt wurde.}
\end{ucsTabbox}



