\subsubsection{Standard-Container}
\label{settings:standardcontainer}
Im Objekt \ucsName{default containers} werden Distinguished Names (DN)
gespeichert, die im System bekannt sein müssen. Das sind z.B. die DNs
der Container, die die Suchfunktion zur Auswahl anbieten soll, um den
Suchbereich einzuschränken. Ebenso zählen von \ucsUDM{} oder
anderen Programmen benötigte DNs dazu, beispielsweise der Speicherort
von Lizenzen.

Die DNs der standardmäßig vorangelegten Container sind hier bereits
eingetragen.

Um einen Container als Standard-Container einzutragen, muss über die \ucsMenuEntry{Navigation} im Container
\ucsName{univention} das Objekt \ucsName{default containers} geöffnet werden. Für jeden
Standard"=Container"=Typ existiert an diesem Objekt eine Karteikarte, auf der die Liste der
Standard"=Container bearbeitet werden kann. Soll z.B. der DN von einem Standard-Container für Rechner
hinzugefügt werden, so ist die Karteikarte \ucsMenuEntry{Rechner} auszuwählen und dort in das Eingabefeld
\ucsMenuEntry{Standard-Rechner-Container} der DN des Containers, der
zu einem Standard-Container für Rechner gemacht werden soll, einzutragen.
Alternativ kann beim Hinzufügen oder Bearbeiten eines Containers oder
einer Organisationseinheit der DN automatisch eingetragen
werden (siehe Kapitel~\ref{module:add-cn-ou}).

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Allgemein'}
\ucsTabentry{Name (*)}{Dieses Feld gibt den Namen des Objektes an. Am Standard"=Container"=Objekt
  lautet dieser \ucsName{default containers} und kann nicht verändert werden.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Benutzer'}
\ucsTabentry{Benutzerverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Benutzer"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Gruppen'}
\ucsTabentry{Gruppenverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Gruppen"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Rechner'}
\ucsTabentry{Rechnererweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Rechner"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Richtlinie'}
\ucsTabentry{Richtlinienverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Richtlinien"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'DNS'}
\ucsTabentry{DNS"=Verweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für DNS"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'DHCP'}
\ucsTabentry{DHCP"=Verweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für DHCP"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Netz'}
\ucsTabentry{Netzverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Netzwerk"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Freigaben'}
\ucsTabentry{Freigabenverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Freigabe"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Drucker'}
\ucsTabentry{Druckerverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Drucker"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Mail'}
\ucsTabentry{Mailverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Mail"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte 'Lizenz'}
\ucsTabentry{Lizenzverweis}{In diesem Feld sind die DNs der Container anzugeben, die als Standard"=Container
für Lizenz"=Objekte verwendet werden sollen.}
\end{ucsTabbox}






\subsubsection{Default containers}
\label{settings:standardcontainer}

Distinguished Names (DN), which have to be known within the system,
are stored in the object \ucsName{default containers}. These include, for
example, the DNs of the containers which are offered by the search
function for restricting the search area, or DNs required by
\ucsUDM{} or other programs, such as the storage
location of licences.

The DNs of the predefined containers are registered here by default.

To register a container as a standard container, the object \ucsName{default
containers} is to be opened in the \ucsName{univention} container via the
LDAP browser. There is a tab for each standard container type in this
object, on which the list of standard containers can be edited. If,
for example, the DN of a standard container for clients is to be
added, then the \ucsMenuEntry{Clients} tab is to be selected, and the DN of the
container to be defined as the standard container for clients is to be
entered in the entry field standard client container. Alternatively,
the DN can be entered automatically during adding or editing a
container or an organisational unit (see chapter \ref{module:add-cn-ou}).

\begin{ucsTabbox}{'General' tab}
\ucsTabentry{Name (*)}{
This field states the name of the object. For the standard container,
this name is preset to \ucsName{default containers}, and cannot be changed.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Users' tab}
\ucsTabentry{User Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for user
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Groups' tab}
\ucsTabentry{Group Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for group
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Computers' tab}
\ucsTabentry{Computer Links}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for client
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Policies' tab}
\ucsTabentry{Policy Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for policy
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'DNS' tab}
\ucsTabentry{DNS Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for DNS
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'DHCP' tab}
\ucsTabentry{DHCP Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for DHCP
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Network' tab}
\ucsTabentry{Network Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for
network objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Shares' tab}
\ucsTabentry{Share Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for share
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Printers' tab}
\ucsTabentry{Printer Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for
printer objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'Mail' tab}
\ucsTabentry{Mail Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for mail
objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

\begin{ucsTabbox}{'License' tab}
\ucsTabentry{License Link}{
The DNs of the containers to be used as standard containers for
licence objects, is to be entered here.}
\end{ucsTabbox}

