Das
Synchronisationsintervall kann auf den einzelnen Servern in der Datei
\ucsURL{/etc/cron.d/univention-samba} geändert werden.

Mit Hilfe der \ucsUCRV{samba/netlogon/sync} kann die Synchronisation der
NETLOGON"=Freigabe gesteuert werden. Die Variable kann auf dem jeweiligen
DC Backup- oder DC Slave-System gesetzt werden und kann drei
unterschiedliche Zustände annehmen:
\begin{itemize}
\item \emph{sync} \\
Die Netlogon"=Skripte werden vom DC Master auf das lokale System
repliziert, dadurch werden auf dem DC Master nicht mehr vorhandene
Dateien lokal gelöscht. Das ist die Standardeinstellung.
\item \emph{download} \\
Die Netlogon"=Skripte werden vom DC Master heruntergeladen und ggf.
überschrieben. Es werden jedoch lokal keine Dateien gelöscht.
\item \emph{none} \\
Die Synchronisation ist deaktiviert.
\end{itemize}

